;	'Ghostscript Interpreter'
NAME		GSWIN16
EXETYPE		WINDOWS
CODE		MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA		MULTIPLE MOVEABLE PRELOAD
HEAPSIZE	256
STACKSIZE	16384
